Copyright: miro Computer Products AG, (C) 1997
Citation: miro Grafiktreiber Installation


Jump


select_driver
Installation des Grafikkartentreibers

1. Klicken Sie auf Konfiguration Ändern... bzw. Erweitert...

2. Klicken Sie im Register Grafikkarte auf Ändern...

3. Klicken Sie auf Diskette...

 Klicken Sie hierauf, um fortzufahren.


reboot
Auswahl der Inf-Datei

1. Klicken Sie auf Durchsuchen...

2. Wählen Sie unter Laufwerke Ihr CD-ROM aus

3. Wechseln Sie in den Ordner Disksets\Win95

Bestätigen Sie nun die folgenden Dialoge mit OK, wählen im Fenster Gerät auswählen Ihre Grafikkarte und klicken erneut auf OK, damit alle nötigen Dateien auf Ihre Festplatte kopiert werden.

Führen Sie an dieser Stelle bitte noch keinen Neustart durch!

 Klicken Sie hierauf, um Ihren Monitor einzurichten

 Klicken Sie hierauf, falls Ihr Monitor schon eingerichtet ist und Sie die Grafikkarteninstallation abschließen wollen


ControlPanel
Monitorauswahl

Um die Möglichkeiten der miro Grafikkarte richtig ausnutzen zu können, ist es notwendig, Windows den benutzten Monitortyp mitzuteilen.

Anhand des eingestellten Monitors werden die höchstmöglichen Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen ermittelt und in Einstellungen unter Eigenschaften von Anzeige angeboten.

Hinweis: Falls Ihr Monitor nicht von Windows 95 unterstützt wird, können Sie auf die von miro angebotenen Standard Monitore zuzückgreifen.


Monitor
Einrichten des Monitors

1. Klicken Sie im Register Bildschirm auf Ändern...

2. Klicken Sie auf Alle Geräte anzeigen

3. Wählen Sie unter miro Computer Products einen Monitor mit einer kHz-Zahl, die der Ihres Monitors entspricht.

Wenn es keinen Monitor mit der Zeilenfrequenz  gibt, die der Ihres Monitors entspricht, muß auf einen Monitortyp mit einer niedrigeren Zeilenfrequenz zurückgegriffen werden. Diese Angaben sind meist im Handbuch und auf der Rückseite des Gerätes  zu finden.

Wenn die maximale Bildwiederholfrequenz der Karte genutzt werden soll, kann der miro maximum refresh monitor ausgewählt werden. Dabei werden die physikalischen Eigenschaften Ihres Monitors jedoch in keinster Weise berücksichtigt.

Beachten Sie dabei bitte, daß die Überlastung des Monitors mit einer zu hohen Zeilenfrequenz zu Beschädigungen führen kann !

4. Die Auswahl des richtigen Monitors bestätigen Sie bitte mit OK und anschließend mit  Übernehmen.

 Informationen zur Monitorauswahl

 Klicken Sie hierauf, um die Installation abzuschließen


Beenden der Treiberinstallation

1. Verlassen Sie das Register Erweiterte Grafikeigenschaften mit Übernehmen, OK

2. Stellen Sie die von Ihnen gewünschte Auflösung und Farbpalette ein.

3. Schließen Sie das Dialogfenster und führen Sie einen Neustart von Windows durch.

 Ihre Grafikkarte ist damit vollständig installiert.


in einem Device Information File ( INF ) sind die zur Installation nötigen Einträge und Dateien angegeben.


Anzahl der horizontalen Abtastungen des Elektronenstrahls pro Sekunde, um eine neue Zeile aufzubauen. Je höher die Auflösung, desto größer ist die dafür benötigte Zeilenfrequenz. Die Zeilenfrequenz wird in kHz gemessen.


Auch Refreshrate oder Vertikalfrequenz genannt. Anzahl der Bildaufbauvorgänge pro Sekunde, gemessen in Hertz (Hz). Je höher die Bildwiederholfrequenz ist, desto flimmerfreier ist das Bild.